200 400 600 800 1000 1200

10

100

1000

10000

Counts per channel

0 0^+ 126 2^+

390 4^+

766 6^+

854 2^+

894 0^+

1008 2^+ 1279 0^+

162Er(p,t)^{160}Er E_p=24 MeV =5^o