Reconstructed energy (MeV)

0 2 4 6 8 10

AD relative energy scale differences

-0.004

-0.002

0

0.002

0.004

EH1AD1 EH1AD2 EH2AD1 EH2AD2

EH3AD1 EH3AD2 EH3AD3 EH3AD4

Uniform n-Gd Natrual radioactivity alpha Detector center sources Natrual radioactivity gamma