πK/ 0 0.020.040.060.08 0.1 0.120.140.160.18 0.2 counts

1

10

210

310

410 same mixed

0.3 % ± 2.5 % +π/^+K

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 counts

1

10

210

310

410

0.1 % ± -6.1 % -π/^+K

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 counts

1

10

210

310

410

0.1 % ± -8.0 %

πp/ 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 counts

1

10

210

310

410

0.04 % ± -5.56 %

+π/^-K

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 counts

1

10

210

310

410

0.3 % ± -8.7 % -π/^-K

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 counts

1

10

210

310

410

0.3 % ± -7.3 %